- Yaesu VX-1R adapter - -

22.06.98

OH4MVH 01 01 - - Sheet:

Product:

Module no:

Pcb no:

Designer:

Date:

Drw no: o f

Q1 BC858 (3k)

Q2 BC858 (3k)

Q3 BC848 (1k)

Q4 BC848 (1k)

Q5 BC848 (1k)

Q6 BC848 (1k)

R1 10k R2 47k R3 47k

R4 47k

R5 47k R6 47k

R7 12k4

R8

470k

R9 100k

R10

J 2

J 3